% CV: Andy Ely
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Andy Ely}

\medskip

Senior Commissioning Engineer (CxE) experienced in design, coordination, procurement, construction management, quality assurance, maintenance, commissioning and fault finding of public health, mechanical, electrical and control systems.


\medskip

\url{https://vutuv.de/andy_ely}

\section*{Professional Experience}
\textbf{Senior Commissioning Engineer, HDR} \hfill 7/2022 -- Present


\section*{Tags}
autocad \textbullet{} Building Services Engineering \textbullet{} Commissioning \textbullet{} Construction Management \textbullet{} Construction Safety \textbullet{} Construction Supervision \textbullet{} cyber security \textbullet{} electrical engineering \textbullet{} Engineering Design \textbullet{} Fault Finding \textbullet{} leadership \textbullet{} mechanical engineering \textbullet{} microsoft excel \textbullet{} Preventive Maintenance \textbullet{} project management \textbullet{} Project Planning \textbullet{} Public Health Engineering \textbullet{} Service Coordination \textbullet{} teamwork \textbullet{} Time Management





\end{document}
