% CV: David Schmitz
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries David Schmitz}


\medskip

d.schmitz@dasch3.de \textbar{} \url{https://vutuv.de/david_schmitz}

Am Kannenofen 21, 53721 Siegburg, Germany

\section*{Professional Experience}
\textbf{Technischer Leiter Rechenzentrum, Rottländer Business-IT GmbH} \hfill 7/2011 -- Present

\medskip

\textbf{Technischer Support Hotline, Rottländer Business-IT GmbH} \hfill 11/2000 -- 7/2011

\medskip

\textbf{Technischer Support im Außendienst, Rottländer Business-IT GmbH} \hfill 8/1990 -- 11/2000

\medskip

\textbf{Auszubildender, Rottländer Business-IT GmbH} \hfill 8/1987 -- 8/1990


\section*{Tags}
apache \textbullet{} arduino ide \textbullet{} citrix xenserver \textbullet{} linux debian / ubuntu \textbullet{} mysql \textbullet{} citrix xenapp/xendesktop \textbullet{} hyper-v \textbullet{} microsoft certified professional (mcp) \textbullet{} nagios \textbullet{} nano pi \textbullet{} odroid \textbullet{} php \textbullet{} raspberry pi \textbullet{} vmware \textbullet{} windows server

\section*{Links}
\url{http://www.dasch3.de}

\end{document}
