% CV: Gerd Martensen
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Gerd Martensen}

\medskip

Frosio Level III; Technician of Engineering 


\medskip

gema-tec@web.de \textbar{} \url{https://vutuv.de/gerd_martensen}

Date of birth: 04.04.1978

\section*{Professional Experience}
\textbf{ Frosio Inspector Level III. , General Elektrik } \hfill 8/2015 -- Present

Lead quality Inspector during built DOLWIN GAMMA Project  (Offshore Converter Plattform )

\medskip

\textbf{Geschäftsinhaber, GeMa-tec} \hfill 12/2011 -- 8/2015

Montagebau, sämtliche Maler- und Korrosionsschutz arbeiten


\section*{Tags}
expert insulation \textbullet{} master painter \textbullet{} frosio inspector level iii \textbullet{} technician of engineering





\end{document}
