% CV: Heinrich Schröer
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Heinrich Schröer}


\medskip

hes@dms-waagen.de \textbar{} +49 2432 902005 \textbar{} \url{https://vutuv.de/heinrich_schroe}

Ratheimer Str. 49, 41849 Wassenberg, Germany

Date of birth: 14.07.1944 \textbar{} Gender: Male





\section*{Links}
Herstelung von Waagen, Wägesystemen in besonderer Bauart nach speziellen Kundenwünschen. Fachberatung mit vielen Jahren Erfahrung. Von Milligramm bis Tonnen, alles was gewogen, kontrolliert oder dosiert werden soll; es gibt keine unlösbaren Wägeprobleme.: \url{http://www.dms-waagen.de,%20http://www.industriewaagen.biz}


\end{document}
