% CV: Karin Pieber
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Karin Pieber}


\medskip

\url{https://vutuv.de/karin_pieber}

\section*{Professional Experience}
\textbf{HR Manager, Mohaupt High Voltage GmbH} \hfill 11/2016 -- 2016

Wir entwickeln und stellen Hochspannungsprüfsysteme für Labor und Vor-Ort-Anwendungen her und decken den kompletten Bereich  von AC,VLF bis zur DC Prüfung ab. z.B. Stelltransformatoren, Koppelkondensatoren oder Normalkondensatoren her.Darüber hinaus produ







\end{document}
