% CV: Klaus-Peter Albert
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Klaus-Peter Albert}

\medskip

Freelancer für LabVIEW, Elektrotechnik, Messtechnik, Automatisierung
freiberuflicher Dipl.Ing.(FH) Elektrotechnik
staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Funkelektroniker


\medskip

iba@ingenieurbuero-iba.de \textbar{} \url{https://vutuv.de/klaus_peter_alb}

Date of birth: 02.12.1963

\section*{Professional Experience}
\textbf{wireless sensor networks, Uni Ulm} \hfill 2015

Modul des Masterstudienganges Sensorsystemtechnik

\medskip

\textbf{Entwicklungsmethodik eingebetteter Systeme, Uni Ulm} \hfill 2014

Modul des Masterstudienganges Sensorsystemtechnik

\medskip

\textbf{Dipl.Ing.(FH) Elektrotechnik / Technische Informatik, FH Ulm} \hfill 2003

Studium

\medskip

\textbf{staatl.gepr.Techniker Elektrotechnik, DAG-Technikum Würzburg} \hfill 1994

Berufsbegleitendes Studium

\medskip

\textbf{Nachrichtengerätemechaniker / Funkelektroniker, EADS Ulm} \hfill 1989

zweistufige Ausbildung


\section*{Tags}
automatisierung \textbullet{} datenauswertung \textbullet{} messtechnik \textbullet{} prüfstanderstellung \textbullet{} elektrotechnik von nf-hf \textbullet{} labview \textbullet{} regelungstechnik \textbullet{} steuerungstechnik



\section*{Links}
IBA - Ingenieurbüro Albert - Elektrotechnik, Messtechnik, LabVIEW, Automatisierung : \url{http://www.ingenieurbuero-iba.de}


\end{document}
