% CV: Konrad von der Lancken
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Konrad von der Lancken}


\medskip

+49 511 6266490 \textbar{} \url{https://vutuv.de/konrad_von_der}

Marie-Jahn-Strasse 20, 30177 Hannover, Germany

\section*{Professional Experience}
\textbf{Senior Account Manager, MCS GmbH - Ein Unternehmen der PlusServer GmbH} \hfill 9/2016 -- Present

Leiter Geschäftsstelle Hannover

\medskip

\textbf{Senior Account Manager, MCS Moorbek Computer Systeme GmbH} \hfill 5/2000 -- 8/2016

Geschäftsstellenleiter

\medskip

\textbf{Account Manager, IPS GmbH} \hfill 9/1998 -- 4/2000

Geschäftsstellenleiter

\medskip

\textbf{Consultant, P.W. Anderson \& Partner Network \& Communication GmbH \& Co. KG} \hfill 7/1994 -- 8/1998

\medskip

\textbf{Wissenschaftliche Hilfskraft, Laser Zentrum Hannover e.V.} \hfill 9/1990 -- 6/1994

\medskip

\textbf{Studiengang: Allgemeiner Maschinenbau, FH Hannover} \hfill 9/1988 -- 6/1994

Abschluss: Dipl.-Ing. (FH)





\section*{Links}
MCS GmbH: \url{https://www.mcs.de}


\end{document}
