% CV: Michael Janik
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Michael Janik}


\medskip

michael.janik@ok-automation.at \textbar{} \url{https://vutuv.de/michael_janik}

Date of birth: 16.06.1962 \textbar{} Gender: Male

\section*{Professional Experience}
\textbf{Geschäftsführung, OK-Automation} \hfill 3/1995 -- Present

\medskip

\textbf{Projektleitung Leittechnik, Fisher-Rosemount} \hfill 4/1992 -- 2/1995

\medskip

\textbf{MSR-Projektingenieur, Ing.K.Th.Pörner} \hfill 1987 -- 1992

\medskip

\textbf{MSR-Projektingenieur, Elin-Union} \hfill 8/1981 -- 1987


\section*{Tags}
dokumentation \textbullet{} industrieanlagen \textbullet{} kraftwerke \textbullet{} planung \textbullet{} inbetriebnahme \textbullet{} leitsysteme \textbullet{} messtechnik \textbullet{} regeltechnik \textbullet{} steuerungstechnik





\end{document}
