% CV: Musa Saroglu
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Musa Saroglu}


\medskip

\url{https://vutuv.de/musa_saroglu}

Breite Str. 13, 57439 Attendorn, Germany

Gender: Male

\section*{Professional Experience}
\textbf{Vertriebingenieur , Dr. Escherich GmbH}

Elektrostatik- und Oberflächenreinigungssysteme


\section*{Tags}
absaug- und versorgungseinheiten \textbullet{} bahnreinigung \textbullet{} elektrostatik \textbullet{} elektrostatische aufladung \textbullet{} elektrostatische endladung \textbullet{} ionisierte druckluft \textbullet{} ionisierung ac-technik \textbullet{} ionisierung dc-technik \textbullet{} messtechnik ionisierung \textbullet{} oberflächenreinigungungssysteme \textbullet{} reinigungsanlagen \textbullet{} reinigungsvollautomaten \textbullet{} rotationsdüse \textbullet{} sondermaschinen \textbullet{} teilereinigung \textbullet{} tray-reinigung \textbullet{} trockenreinigung \textbullet{} universelle handarbeitsplätze \textbullet{} web cleaning





\end{document}
