% CV: Stefan Woge
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Stefan Woge}


\medskip

\url{https://vutuv.de/stefan_woge}

\section*{Professional Experience}
\textbf{Elektronik-Techniker, Gillette Deutschland (Gillette Deutschland ist jetzt Procter \& Gable Manufacturing GmbH)} \hfill 4/1991 -- Present

\medskip

\textbf{Staatlich geprüfter Techniker (State-Certified Engineer), Staatliche Technikerschule Berlin} \hfill 2008 -- 2012

\medskip

\textbf{Service Elektroniker, Werk für Fernsehelektronik (WF) Berlin} \hfill 9/1985 -- 4/1991


\section*{Tags}
c\# \textbullet{} controllogix 5000 \textbullet{} dvt cognex \textbullet{} gml \textbullet{} grundkenntnisse in java \textbullet{} grundkenntnisse in perl \textbullet{} grundkenntnisse in python \textbullet{} opteon (visics) \textbullet{} plc 5 \textbullet{} s7 (incl. distributed safety) \textbullet{} servo quin (und irt) \textbullet{} siemens (ti) 575 \textbullet{} simotion \textbullet{} slc 500 \textbullet{} visual basic.net





\end{document}
