% CV: Stephan Rothe
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Stephan Rothe}


\medskip

info@stero.de \textbar{} \url{https://vutuv.de/stephan_rothe}

Elsässer Str., 22049 Hamburg, Germany


\section*{Tags}
drupal



\section*{Links}
dulsberg.de: \url{www.dulsberg.de}

xsr.de: \url{www.xsr.de}

trauerspruch.de: \url{www.trauerspruch.de}


\end{document}
