% CV: Uwe Kirsch-Becker
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=25mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\pagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}

{\LARGE\bfseries Uwe Kirsch-Becker}


\medskip

+49 651 2015443 \textbar{} \url{https://vutuv.de/uwe_kirsch_beck}

Gender: Male

\section*{Professional Experience}
\textbf{IT-Architekt, Technischer Redakteur, Fiducia \& GAD IT AG} \hfill 10/2014 -- Present

Incident-Management in der Softwareentwicklung, Analyse, Last Level Support, Technische Dokumentation. - Projekt 2 Q1/2015: bank21: Architekturanalyse und Nachdokumentation von Prozessen im Bereich "Produktverkauf im  Internet"  Dokumentationsstruktur auf

\medskip

\textbf{Master of Sience in Managment, Fernuniversität in Hagen} \hfill 10/2009 -- 8/2015

Master of Sience in Managment

\medskip

\textbf{Bauleitung, Projektplaner, Eigenes Projekt} \hfill 2/2012 -- 10/2014

Innovatives Solarhaus aus Standardkomponenten

\medskip

\textbf{IT-Architekt, IT-Analyst, Technischer Redakteur, FujiFilm Recording Media} \hfill 10/2012 -- 1/2013

Unified Archive Solution d:ternity Notfallkonzept, Notfallplan Betriebskonzept, Betriebshandbuch

\medskip

\textbf{Process Analyst, Technischer Redakteur, GAD eG} \hfill 4/2011 -- 11/2011

Analyst / Process Dokumentation MaRisk / §25 KWG

\medskip

\textbf{Systemtester, Technischer Redakteur, IBM NGN Competence Center Frankfurt} \hfill 10/2007 -- 12/2009

Systemtest / Technische Redaktion der Handbücher der Hochverfügbaren NGN Anwendung Erstellung von Handbüchern für verschiedene  Anwendungszwecke  - Hardware,  - Betrieb,  - Installation,  - Migration im Hochverfügbarkeitsbetrieb,  - Debugging, - Demonstra


\section*{Tags}
it-architektur \textbullet{} it-projektmanagment \textbullet{} solarthermiesysteme heizung \textbullet{} ta uvr 1611 \textbullet{} technische dokumentation \textbullet{} technische redaktion \textbullet{} xml-docbook





\end{document}
